Copyright: Wednesday, November 24, 1999 10:44:15


Selecione para que o Windows Script Host interrompa a execução do script depois que um script tiver sido executado por um número de segundos especificado. Esta é uma propriedade global para todos os scripts que são executados pelo Windows Script Host.

Esta opção evita a execução excessiva de scripts através da configuração de um timer. Quando o tempo de execução excede o valor especificado, o wscript.exe interrompe o mecanismo de script usando o método IActiveScript::InterruptThread, cancelando o processo.


Fornece um espaço para digitar o número de segundos permitidos nos quais os scripts poderão ser executados.

É necessário marcar a caixa de seleção Interromper o script após um determinado número de segundos para alterar esta opção.


Especifica se as informações sobre versão do Windows Script Host serão exibidas todas as vezes que você executar um script. Esta é uma propriedade global para todos os scripts que são executados pelo Windows Script Host.


Redefine o Windows Script Host com os seguintes padrões:

Interromper o script após um determinado número de segundos - desmarcada

Segundos - desativada (e redefinida como 10 segundos)

Exibir o logotipo quando o script for executado no console de comando - marcada


Marque esta opção para que o Windows Script Host interrompa a execução do script selecionado depois que ele tiver sido executado durante número de segundos especificado.

Esta opção evita a execução excessiva de scripts através da configuração de um timer. Quando o tempo de execução excede o valor especificado, o wscript.exe interrompe o mecanismo de script usando o método IActiveScript::InterruptThread, cancelando o processo.


Fornece um espaço para digitar o número de segundos permitidos nos quais o script selecionado poderá ser executado.

É necessário marcar a caixa de seleção Interromper o script após um determinado número de segundos para alterar esta opção.


Marque esta opção para que o Windows Script Hosts exiba informações sobre versão cada vez que você executar o script selecionado.


Redefine o Windows Script Host com os seguintes padrões:

Interromper o script após um determinado número de segundos - desmarcada

Segundos - desativada (e redefinida como 10 segundos)

Exibir o logotipo quando o script for executado no console de comando - marcada